LIBRARY   DLLExamp

DESCRIPTION 'ATEasy DLLEXAMP v1.0 Copyright (c) 1991 GEOTEST, INC.'

EXETYPE   WINDOWS

CODE      MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA      SINGLE MOVEABLE PRELOAD

HEAPSIZE  1024

EXPORTS
    WEP                @1 RESIDENTNAME
    Max                @2
    AverageArray       @3
    NoSpaces           @4
